 -1.032985118E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.461600E+00  dx in pixels
 -4.037800E+00  dy in pixels
      1.014111  scalx
      1.023566  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
