 -8.247717920E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.769031E+00  dx in pixels
 -3.097098E+01  dy in pixels
      1.016338  scalx
      1.021216  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
