 -9.917551920E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.231000E-01  dx in pixels
 -6.070800E+00  dy in pixels
      1.017635  scalx
      1.019598  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
