 -8.631504870E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.032218E+01  dx in pixels
 -2.834955E+01  dy in pixels
      1.013969  scalx
      1.022180  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
