 -1.050730461E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.172000E-01  dx in pixels
 -4.812000E+00  dy in pixels
      1.014100  scalx
      1.020502  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
