 -8.701890620E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.254302E+01  dx in pixels
 -3.255845E+01  dy in pixels
      0.985311  scalx
      1.023044  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
