 -1.037333162E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.266300E+00  dx in pixels
 -7.264500E+00  dy in pixels
      0.985713  scalx
      1.021496  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
