 -6.754341296E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.181642E+01  dx in pixels
 -2.837543E+01  dy in pixels
      1.023771  scalx
      1.013916  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
