 -8.900604296E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.448100E+00  dx in pixels
 -3.476200E+00  dy in pixels
      1.025174  scalx
      1.012022  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
