 -8.804810660E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.793611E+00  dx in pixels
 -3.203118E+01  dy in pixels
      1.010182  scalx
      1.023475  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
