 -1.036116566E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.912000E-01  dx in pixels
 -7.788300E+00  dy in pixels
      1.010615  scalx
      1.021996  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
