 -8.286473330E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.121749E+00  dx in pixels
 -3.237479E+01  dy in pixels
      1.015613  scalx
      1.021216  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
