 -1.007068233E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.721500E+00  dx in pixels
 -7.470100E+00  dy in pixels
      1.016907  scalx
      1.019241  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
