 -1.079583143E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.721224E-01  dx in pixels
  1.108288E-01  dy in pixels
      1.030549  scale x
      1.021212  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
