 -8.212185860E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.259207E+00  dx in pixels
 -3.237148E+01  dy in pixels
      1.010673  scalx
      1.024740  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
