 -9.857175290E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.295800E+00  dx in pixels
 -5.787400E+00  dy in pixels
      1.017648  scalx
      1.019108  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
