 -1.010974817E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.746000E-01  dx in pixels
 -7.857100E+00  dy in pixels
      1.013689  scalx
      1.021913  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
