 -8.267063670E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.156851E+00  dx in pixels
 -3.123618E+01  dy in pixels
      1.016844  scalx
      1.020535  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
