 -9.919392670E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.728000E-01  dx in pixels
 -6.635700E+00  dy in pixels
      1.018041  scalx
      1.018930  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
