 -1.078007547E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.723747E-02  dx in pixels
 -3.659240E-02  dy in pixels
      1.026468  scale x
      1.024337  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
