 -8.288505520E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.564784E+00  dx in pixels
 -3.214574E+01  dy in pixels
      1.015305  scalx
      1.021028  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
