 -8.437464950E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.147131E+01  dx in pixels
 -3.078289E+01  dy in pixels
      1.013118  scalx
      1.023600  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
