 -1.098607825E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.007426E-02  dx in pixels
  8.862376E-02  dy in pixels
      1.022849  scale x
      1.027612  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
