 -9.922597050E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.025800E+00  dx in pixels
 -7.831200E+00  dy in pixels
      1.017289  scalx
      1.018610  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
