 -1.007006724E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.646000E-01  dx in pixels
 -4.427500E+00  dy in pixels
      1.011343  scalx
      1.023198  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
