 -8.923472790E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.139672E+01  dx in pixels
 -3.076148E+01  dy in pixels
      1.010480  scalx
      1.025229  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
