 -1.056486979E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.601000E-01  dx in pixels
 -5.091600E+00  dy in pixels
      1.011861  scalx
      1.023348  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
