 -1.087327094E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.976400E+00  dx in pixels
 -1.108850E+01  dy in pixels
      1.014024  scalx
      1.021344  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
