 -1.067523067E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.384800E+00  dx in pixels
 -8.350500E+00  dy in pixels
      1.019444  scalx
      1.017713  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
