 -1.059476765E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.664000E-01  dx in pixels
 -1.070480E+01  dy in pixels
      1.013420  scalx
      1.022580  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
