 -8.320383820E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.021450E+01  dx in pixels
 -2.809249E+01  dy in pixels
      1.016307  scalx
      1.021216  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
