 -1.060759863E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.511300E+00  dx in pixels
 -1.101340E+01  dy in pixels
      1.014187  scalx
      1.021826  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
