 -1.060843241E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.096718E-01  dx in pixels
 -1.088872E-01  dy in pixels
      1.021580  scale x
      1.026429  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
