 -1.087266411E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.501500E+00  dx in pixels
 -7.468400E+00  dy in pixels
      1.015582  scalx
      1.021431  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
