 -1.036156156E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.572500E+00  dx in pixels
 -9.604600E+00  dy in pixels
      1.017178  scalx
      1.020050  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
