 -1.032489875E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.452500E+00  dx in pixels
 -1.081450E+01  dy in pixels
      1.017000  scalx
      1.019623  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
