 -1.076789030E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.028800E+00  dx in pixels
 -7.333100E+00  dy in pixels
      1.015969  scalx
      1.021275  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
