 -1.046899295E-02 -2.363065407E-03 -1.831267078E-04  4.846367292E-05  rotation in radian
 -8.340432E-02  dx in pixels
  8.884747E-02  dy in pixels
      1.025405  scale x
      1.026671  scale y
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
