 -8.334072250E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.578117E+00  dx in pixels
 -2.064818E+01  dy in pixels
      1.015728  scalx
      1.020657  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
