 -1.007426156E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.022012E-01  dx in pixels
  7.613632E-02  dy in pixels
      1.027028  scale x
      1.023040  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
