 -8.572539585E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.675000E-01  dx in pixels
 -9.295900E+00  dy in pixels
      1.013622  scalx
      1.021922  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
