 -6.737052113E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.144483E+01  dx in pixels
 -2.310506E+01  dy in pixels
      1.012278  scalx
      1.024601  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
