 -8.322095139E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.830700E+00  dx in pixels
 -8.875800E+00  dy in pixels
      1.013635  scalx
      1.022691  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
