 -8.018639965E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.282500E+00  dx in pixels
 -7.488300E+00  dy in pixels
      1.015141  scalx
      1.020637  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
