 -8.292679488E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.992400E+00  dx in pixels
 -9.184400E+00  dy in pixels
      1.014782  scalx
      1.021197  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
