 -9.047036688E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.966774E+00  dx in pixels
  4.475823E+00  dy in pixels
      1.024161  scale x
      1.027541  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
