 -7.827571438E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.070400E+00  dx in pixels
 -8.478100E+00  dy in pixels
      1.016760  scalx
      1.017987  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
