 -1.032874779E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.470300E+00  dx in pixels
 -6.434400E+00  dy in pixels
      1.017548  scalx
      1.019593  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
