 -1.036481111E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.553300E+00  dx in pixels
 -6.749400E+00  dy in pixels
      1.017311  scalx
      1.019699  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
