 -8.485711100E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.067189E+01  dx in pixels
 -2.199530E+01  dy in pixels
      1.015540  scalx
      1.021725  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
